A

Ka

Number of genes

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0

10

20

30

40

50

60

70

Ks 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

0

10

20

30

40

50

Ka 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025

0

1

2

B

Ks 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

0

1

2

Ka 0.000 0.005 0.010 0.015

0

1

C

Ks 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

0

1

2

3

4

Number of genes

Number of genes

Number of genes

Number of genes

Number of genes